Dargestellt ist unsere Standardstanzform
(Rechteck: 152 x 100 mm mit abgerundeten Ecken).
Auf Anfrage ist eine individuelle Stanzform möglich. Legen Sie Ihre eigene Stanzkontur bitte als Kurve (Vektorform)
in einer Sonderfarbe mit dem Namen „STANZKONTUR“ an.
Ihre eigene Stanzkontur darf die maximalen Abmaße
unserer Standardstanzform nicht überschreiten.
maximale Ausdehnung in Breite 152 mm
maximale Ausdehnung in der Höhe 100 mm

Frankierzone

Hinweise zur Gestaltung
der Freihaltezonen auf
selfmailer.com beachten

Codierzone

Klebefläche nicht überdrucken

Layouts und Bilder die über die Stanzkontur hinausgehen sollen,
bitte ebenfalls mit 2 mm Beschnitt anlegen.
siehe Größe der weißen Ausparung (156 x 104 mm)

Innenseite - Türchen (geöffnet rechte Seite)