selfmailer Responsecard
Format: 235 mm x 398 mm (offen), 235 mm x 125 mm (geschlossen)

Frankierzone

Hinweise zur Gestaltung
der Freihaltezonen auf
selfmailer.com beachten

Codierzone

heraustrennbare Karte
148 x 105 mm